-2 -1 0 1 2

Ey Antenna 0 kHz baseband 19 kHz bandwidth

25 dB 30 dB

SC 1 mV/m

* clipped data

2002-05-14 11:31:46.95 (GRT)

-10 -5 0 5 10

Ez Antenna 0 kHz baseband 19 kHz bandwidth

20 dB 15 dB

SC 2 mV/m

-5

0

5

Ez Antenna 0 kHz baseband 19 kHz bandwidth

25 dB

SC 3 mV/m

0 0.008 0.016 0.024 0.032 0.04 0.048 0.056 0.064 0.072 0.08 -5

0

5

Ez Antenna 0 kHz baseband 19 kHz bandwidth

20 dB

SC 4 mV/m

Seconds After Start