CENTRE d’ETUDE des ENVIRONNEMENTS TERRESTRE ET PLANETAIRES CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CLUSTER/STAFF-SC/Tango (#4) Julian Day 819: 30/March/2002

CLUSTER_ROPLOT/STAFF/cospectro/visuspectro.ps P.Robert - V.May 2002 Production date : 02/October/2002 15:43

Log Power Spectral Density (nT^2/Hz)

Data from Calibrated data in MFA system (nT) with DC N= 256 dt= 10.240 s df= 0.0977 Hz Fc= 0.10 F1= 0.20 F2= 4.00

S_dec. S_rasc. S_freq. -64.51 103.06 0.250218

07:50 08:00 08:10 08:20 0 1 2 3 4

Frequency (Hz)

B left

07:50 08:00 08:10 08:20 0 1 2 3 4

B right

07:50 08:00 08:10 08:20 0 1 2 3 4

Bz

07:50 08:00 08:10 08:20 -6 -4 -2 0 2

Log Power, nT2 0.3 - 4.0 Hz 0.3 - 4.0 Hz

07:50 08:00 08:10 08:20 0

2

4

Bperp DC, nT

U.T.