C1 HEEA PA 90deg

C1 LEEA PA 90deg10^{-6}10^{-5}10^{-4}

ergs/cm**2-s-str-eV dEF10^{-6}10^{-5}10^{-4}10^{-3}10^{-2}

10^{-6}10^{-5}10^{-4}10^{-3}10^{-2}

10^010^110^210^310^4

Center Energy eV

10^010^110^210^3

2006/06510^{-1}10^010^110^210^3

11:00

11:16

11:32

11:48

12:04

12:20

12:36

12:52