PEACE Electrons(Top to Bottom)10^{-6}10^{-5}

ergs/cm**2-s-str-eV dEF10^{-6}10^{-5}

10^{-6}10^{-5}

10^210^310^4

Center Energy eV

10^210^3

NO DATA

2007/052 MLT ILAT

SM RADIUS

GSM_Lat10^110^210^3

10^{-2}10^{-1}

SCAN: 1.8e8 - 3e9

THETA: 0 - 180

PHI Constant

(#/cm**3 integral velocity density

C1 HEEA PA 180deg

Sensor Data

14:15

2.50

68.30

4.49

-34.37

14:27

2.26

66.00

4.26

-27.98

14:39

2.09

63.60

4.05

-20.88

14:51

1.88

61.31

3.86

-13.03

15:03

1.75

59.27

3.70

-4.42

15:15

1.50

57.90

3.57

4.90

15:27

1.36

57.64

3.48

14.80