Cl4 0,90,180 deg PA V wrt B10^{-5}10^{-4}

ergs/cm**2-s-str-eV dEF10^{-5}

10^{-5}

10^210^310^4

Center Energy eV

10^210^3

2006/051

GSMlat

GSMlong

GSMRe10^110^210^3

06:00

-22.70

171.48

5.12

06:07

-19.62

171.33

5.02

06:14

-16.42

171.19

4.92

06:21

-13.09

171.04

4.83

06:28

-9.64

170.89

4.75

06:35

-6.07

170.75

4.67

06:42

-2.39

170.59

4.60

06:49

1.42

170.44

4.53