Cl4 0,90,180 deg PA V wrt B10^{-6}10^{-5}10^{-4}

ergs/cm**2-s-str-eV dEF10^{-6}10^{-5}10^{-4}

10^{-6}10^{-5}10^{-4}

10^210^310^4

Center Energy eV

10^210^3

2006/046

GSMlat

GSMlong

GSMRe10^110^210^3

10:30

-49.29

173.23

6.39

11:05

-38.59

172.38

5.79

11:40

-25.49

171.62

5.23

12:15

-9.54

170.89

4.76

12:50

9.33

170.11

4.44

13:25

30.21

169.12

4.31

14:00

51.21

167.56

4.41