Cl4 0,90,180 deg PA V wrt B10^{-6}10^{-5}10^{-4}

ergs/cm**2-s-str-eV dEF10^{-6}10^{-5}10^{-4}

10^{-6}10^{-5}10^{-4}

10^210^310^4

Center Energy eV

10^210^3

2006/044

GSMlat

GSMlong

GSMRe10^110^210^3

01:00

-55.19

173.82

6.80

01:45

-42.73

172.62

6.01

02:30

-26.63

171.64

5.28

03:15

-5.90

170.72

4.69

04:00

19.37

169.66

4.35

04:45

46.49

168.04

4.38